-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Hoszt: localhost
-- Létrehozás ideje: 2010. nov. 22. 16:17
-- Szerver verzió: 5.1.41
-- PHP verzió: 5.3.1

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Adatbázis: `gyak`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet: `dolgtorzs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dolgtorzs` (
  `DKOD` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `DNEV` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `AFIZ` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`DKOD`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `dolgtorzs`
--

INSERT INTO `dolgtorzs` (`DKOD`, `DNEV`, `AFIZ`) VALUES
(1, 'Kovács István', 60000),
(2, 'Nagy Béla', 65000),
(3, 'Kiss József', 70000),
(4, 'Nagy Áron', 53000),
(5, 'Szabó Balázs', 57000),
(6, 'Kiss János', 64000),
(7, 'Balázs István', 48000);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tábla szerkezet: `kifiz`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kifiz` (
  `DKOD` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `OSSZEG` int(11) DEFAULT NULL,
  `HONAP` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`DKOD`,`HONAP`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `kifiz`
--

INSERT INTO `kifiz` (`DKOD`, `OSSZEG`, `HONAP`) VALUES
(1, 12000, 1),
(1, 63000, 2),
(2, 70000, 1),
(3, 78500, 1),
(4, 52000, 1),
(2, 73000, 2),
(3, 48000, 2),
(4, 78000, 2),
(5, 90000, 2),
(6, 0, 2),
(7, 42000, 1),
(7, 45000, 2);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
